ALTER TABLE T_CORE_EQUIPT_ACQ_SCRIPT ADD PARAMS VARCHAR2(120);
COMMENT ON COLUMN T_CORE_EQUIPT_ACQ_SCRIPT.PARAMS IS '参数';
CALL INSERTI18N('T_CORE_EQUIPT_ACQ_SCRIPT.PARAMS', '参数', '参数', 'zh-CN', '参数');