-- ----------------------------- 2022-10-11 add by miq--------------begin

-- 建表语句
CREATE TABLE T_LIMS_DBCONN( 
    ID NUMBER NOT NULL,
    URL VARCHAR2(480)  NULL,
    USERNAME VARCHAR2(240)  NULL,
    PASSWORD VARCHAR2(240)  NULL,
    REMARK VARCHAR2(240)  NULL,
    ORGID VARCHAR2(120)  NULL,
    ORGNAME VARCHAR2(120)  NULL,
    CREATEDBYID VARCHAR2(36)  NULL,
    CREATEDBYNAME VARCHAR2(60)  NULL,
    CREATEDTIME DATE NULL,
    CREATEDBYORGID VARCHAR2(36)  NULL,
    CREATEDBYORGNAME VARCHAR2(270)  NULL,
    SOURCENAME VARCHAR2(120)  NULL
 );
COMMENT ON TABLE T_LIMS_DBCONN IS '数据库链接配置';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.ID IS '主键';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.URL IS '连接字符串';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.USERNAME IS '账号';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.PASSWORD IS '密码';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.REMARK IS '备注';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.ORGID IS '所属实验室ID';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.ORGNAME IS '所属实验室';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.CREATEDBYID IS '制单人编码';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.CREATEDBYNAME IS '制单人名称';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.CREATEDTIME IS '制单时间';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.CREATEDBYORGID IS '制单人单位编码';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.CREATEDBYORGNAME IS '制单人单位名称';
COMMENT ON COLUMN T_LIMS_DBCONN.SOURCENAME IS '数据源名称';

ALTER TABLE T_LIMS_DBCONN ADD CONSTRAINT PK_LIMS_DBCONN PRIMARY KEY (ID);

CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.SERVICE_NAME', '数据库链接配置', '数据库链接配置', 'zh-CN', '数据库链接配置');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.ID', '数据库链接配置的主键', '主键', 'zh-CN', '主键');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.URL', '数据库链接配置的连接字符串', '连接字符串', 'zh-CN', '连接字符串');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.USERNAME', '数据库链接配置的账号', '账号', 'zh-CN', '账号');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.PASSWORD', '数据库链接配置的密码', '密码', 'zh-CN', '密码');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.REMARK', '数据库链接配置的备注', '备注', 'zh-CN', '备注');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.ORGID', '数据库链接配置的所属实验室ID', '所属实验室ID', 'zh-CN', '所属实验室ID');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.ORGNAME', '数据库链接配置的所属实验室', '所属实验室', 'zh-CN', '所属实验室');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.CREATEDBYID', '数据库链接配置的制单人编码', '制单人编码', 'zh-CN', '制单人编码');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.CREATEDBYNAME', '数据库链接配置的制单人名称', '制单人名称', 'zh-CN', '制单人名称');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.CREATEDTIME', '数据库链接配置的制单时间', '制单时间', 'zh-CN', '制单时间');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.CREATEDBYORGID', '数据库链接配置的制单人单位编码', '制单人单位编码', 'zh-CN', '制单人单位编码');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.CREATEDBYORGNAME', '数据库链接配置的制单人单位名称', '制单人单位名称', 'zh-CN', '制单人单位名称');
CALL INSERTI18N('T_LIMS_DBCONN.SOURCENAME', '数据库链接配置的数据源名称', '数据源名称', 'zh-CN', '数据源名称');
CALL INSERTI18N('BASEMODULE.COMMON.EPTSTORAGE.DBS.MODAL.ADD', '新增', '新增', 'zh-CN', '新增');
CALL INSERTI18N('BASEMODULE.COMMON.EPTSTORAGE.DBS.TAB.BASE_INFO', '基本信息', '基本信息', 'zh-CN', '基本信息');
CALL INSERTI18N('BASEMODULE.COMMON.EPTSTORAGE.DBS.BUTTON.BUTTON', '按钮', '按钮', 'zh-CN', '按钮');
CALL INSERTI18N('BASEMODULE.COMMON.EPTSTORAGE.DBS.TIP.TIP', '提示框', '提示框', 'zh-CN', '提示框');
CALL INSERTI18N('BASEMODULE.COMMON.EPTSTORAGE.DBS.MODAL.MODAL', '对话框', '对话框', 'zh-CN', '对话框');

INSERT INTO T_CORE_TABLE (ID, AUDITABLE, ATTACHMENT)
VALUES ('T_LIMS_DBCONN', '0', '0');


COMMIT;

-- ----------------------------- 2022-10-11 add by miq------------end